Title: Hypothèses géométriques d’une poutre.

Fill in the missing words

Q: La poutre est élancée : le rapport entre la dimension la plus grande, appelée la longueur, et les autres dimensions de la structure est supérieur à [...].
A: 5
Q: Le cintrage est faible : le rapport entre le rayon de courbure et la longueur et la plus grande des dimensions de la section est supérieur à [...].
A: 5
Q: La variation de section le long de la poutre est [...].
A: progressive