Title: 2 - Hypothèses de la RDM_principes

Q: Le principe de Navier-Bernoulli indique que les sections restent droites et perpendiculaires à la ligne moyenne.
- vrai (correct)
- faux

Q: Grâce au Principe de Saint Venant, je peux calculer le comportement de la pièce là où s'appliquent les sollicitations extérieures.
- faux (correct)
- vrai

Q: Une déformation inférieure à 50% est acceptable sous l'hypothèse des HPP.
- faux (correct)
- vrai

Choose the correct statement.